6. Tok vektorového pole

1.Vypočtěte tok vektorového pole f(x, y, z) = (x + y^2 + z^3, x^3 + y + z^2, x^2 + y^3 + z) povrchem jednotkové krychle [0, 1] × [0, 1] × [0, 1] orientovaným polem vnější normály.

2. Vypočtěte tok vektorového pole rot ⃗F plochou S : (^{z−v}_c )^2 =

x^2+y^2 a^2 , 0 ≤ z ≤ v, orientovanou vnější normálou. ⃗F = (yzx2, xy2z, xyz2). 3. Vypočtěte tok vektorového pole ⃗F = k(x^3, y^3, z^3) plochou x^2 + y^2 + z^2 = R^2, orientovanou vnější normálou.

Domácí úkol

VIa. Vypočtěte tok vektorového pole ⃗F = (x^2, y^2, z^2) uzavřenou plochou S : x^2 + y^2 = R^2z, z = 1, x ≥ 0, y ≥ 0, orientovanou vnější normálou.

VIb. Spočítejte tok vektorového pole ⃗F = (x, y, z) povrchem jednotkové krychle [0, 1] × [0, 1] × [0, 1] orientovaným vnější normálou.